 CAL TOWER LEGO  17-APR-1998 14:46 Run   75862 Event    8656     12-MAR-1994 23:20

                                                          Miss ET

CATD ETA-PHI ET

EM ET HAD ET

CATD LEGO ETMIN =  0.50 GeV