Log-likelihood ratio

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

Probability density

-9 10

-6 10

-3 10

1

310 510^{-1} 9.7 fb≤int s-channel single top quark, Tevatron Run II, L d. Expected significance: 5.1 s. d. Observed significance: 6.3 s.

Background only SM signal + background SM expected Observed Significance d. 1 s. d. 3 s. d. 5 s.